Messina, via libera al nuovo Piano regolatore portuale

Stamattina il Consiglio regionale urbanistica (CRU) ha approvato il Piano Regolatore del Porto di Messina dopo un estenuante attività concertativa tra il comune di Messina e l’Autorita’ Portuale di Messina durata oltre un anno. “Una delle prime cose di cui ci siamo occupati sono stati i rapporti con la nostra Autorità Portale per ripristinare i […]

The post Messina, via libera al nuovo Piano regolatore portuale appeared first on Economia Sicilia.